LIBRARY libskygi.dll

EXPORTS
DefaultWindowFunc
GC_ResetBlit
GC_blit
GC_create_connected
GC_destroy
GC_draw_line
GC_draw_rect_fill
GC_set_bg_color
GI_ShowApplicationWindow
GI_add_menu_item
GI_add_menu_sub
GI_create_DDB_from_DIB
GI_create_app
GI_create_menu
GI_create_menu_item
GI_destroy_window
GI_dispatch_message
GI_kill_timer
GI_load_bitmap
GI_messagebox
GI_post_quit
GI_set_high_timer
GI_wait_message
GC_draw_text
GC_set_fg_color
GC_set_font
GC_set_font_size
GC_set_font_flags
GC_set_font_param
GI_CreateApplicationStruct
GI_CreateApplication
GI_EnableMouseTracking
GI_GetTopLevelWindow
GI_GetWindowX
GI_GetWindowY
GI_GetWindowWidth
GI_GetWindowHeight
GI_create_font
GI_textheight
GI_textlength
GI_init
GI_set_dimension
GC_blit_from_DIB
GC_draw_pixel
GC_set_clip
GI_create_DIB
GI_redraw_window
GI_ScaleDIB
GI_get_resolution
GI_widget_status_set

; EOF
